EPUB-Informationen

Bezeichnung:

3.40.0002

Stand/Datum des Downloads:

09.01.2023

Richtsatztabelle 2021 für Kirchenmusiker/Kirchenmusikerinnen

Vom 30. Dezember 2020

ABl. Nr. 254/2020, 226/2022

Ohne Prfg

D (nur Prfg Orgel)

C

B

A

Faktor

0,8

1

1,3

1,8

2

Basispunkte Orgeldienst
HauptGoDi

1

40

50

65

90

100

Basispunkte NebenGoDi Faktor

0,8

30

40

50

70

80

Basispunkte Chorprobe Faktor

1,3

50

85

115

130

Euro-Werte, gültig ab 1. Jänner 2023
Berechnung: Basispunkte x € 0,6249
gerundet auf 10 Cent

Ohne Prfg

D (nur Prfg Orgel)

C

B

A

Orgeldienst Hauptgottesdienst

€ 25,00

€ 31,20

€ 40,60

€ 56,20

€ 62,50

Orgeldienst Nebengottesdienst

€ 18,70

€ 25,00

€ 31,20

€ 43,70

€ 50,00

Chorprobe

€ 31,20

-----

€ 53,10

€ 71,90

€ 81,20

100 Basispunkte entsprachen 2021 58,13
100 Basispunkte entsprechen 2023 62,49